Title: Mnémoniques
Tags: Histoire Date Homme_célebre Littérature Géographie Astronomie France Science

Recto: Quelle est la distance de la Terre au Soleil?
Verso: 149 597 870 km et 700 mètres
Mnémonique: Pour aller de la Terre au Soleil, je prends un drapeau et le bouquet fugace

Recto: En quelle année Isaac Newton énonce les principes de ses lois sur la gravitation universelle?
Verso: 1687
Mnémonique: Avec la loi de gravité de Newton, c'est impossible que dans l'espace, je vaque.

Recto: Quelle est la date de la mort de Louis XVI?
Verso: 21 janvier 1793
Mnémonique: une tête tombe, et la royauté est plus que paumée

Recto: Quelle est la date de la proclamation de la 1ère République?
Verso: 21 septembre 1792
Mnémonique: Ne débattons plus, la 1ere république est là et seras plus que bonne
Bonus: Le 21 septembre 1792, la Convention Nationale proclame la République, conséquence logique de l’insurrection du 10 août et de la toute récente victoire de Valmy.

Recto: Quel est la superficie de la Corse?
Verso: 8680 km²
Mnémonique: En Corse, il y beaucoup de vaches à viser.

Recto: Quelle est la date de naissance de Molière?
Verso: 15 janvier 1622
Mnémonique: Tout le temps, dès sa naissance, Molière joue en ânonnant.
Bonus: Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est né à Paris, baptisé le 15 janvier 1622 en l'église Saint-Eustache, et mort le 17 février 1673 à l'âge de 51 ans dans la même ville.

Recto: Quelle est la date de décès de Molière?
Verso: 17 février 1673
Mnémonique: Des cannes cassées  et Molière meurt en scène en disant 'il n'y a pas plus chou que moi'
Bonus: Le 17 février 1673, à la 4e représentation du Malade imaginaire, où il joue le rôle principal, qui est long et commence par un grand monologue, Molière se sent plus fatigué par sa fluxion qu’à l’ordinaire, mais il refuse de supprimer la représentation. Il meurt quelques heures après être sorti de scène.

Recto: Quelle est la date de naissance de Racine?
Verso: 22 décembre 1639
Mnémonique: Nous ne doutons pas que Racine,dès sa naissance, rire n'a jamais pu.

Recto: Quelle est la date de la mort de Jean Racine?
Verso: 21 avril 1699
Mnémonique: Une tripe qui fait mal, Racine meurt et finit de jouer au pape.
Bonus: Racine meurt rue des Marais-Saint-Germain à Paris (paroisse Saint-Sulpice) le 21 avril 1699, à l'âge de cinquante-neuf ans, des suites d'un abcès ou d'une tumeur au foie.
A été prieur de l'Epinay